NAME      TESTCONVERT

DESCRIPTION  'Test converter for MF'

EXETYPE   WINDOWS

STUB         'WINSTUB.EXE'

CODE         PRELOAD MOVEABLE
DATA         PRELOAD MOVEABLE MULTIPLE

HEAPSIZE     0xAFFF   ; 45k
STACKSIZE    8000


